Denise, que terrível! Ao invés de o médico levar ...

Denise, que terrível! Ao invés de o médico levar a sério seu sintoma, ele a chamou de hipocondríaca. Mas sabe por quê? Por que o câncer de mama não dói. Mas o seu doía ou doía alguma coisa dentro de você. Ele tinha que levar a sério sua dor e seu histórico médico. Mas ele só confia no exame, e como descartou seu sintoma, vc ficou pior do que se não tivesse ido ao médico e tivesse feito a mamografia por conta própria, entende?

Isso foi no Brasil?

Bjs