&quot;O médico recomendou internação, mas Milena p...

"O médico recomendou internação, mas Milena preferiu ficar em casa e fez o exame para malária, cujo resultado sairia em 15 dias. Com o agravamento do quadro, ela retornou ao hospital na quarta (7). No sábado (10), foi internada e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com relatos de diplomatas, o hospital buscou o Ministério da Saúde para conseguir o medicamento contra a malária, o que só aconteceu na segunda-feira (12), uma semana após a primeira consulta de Milena e duas após a volta."

15 dias até sair o resultado de um exame médico de tamanha seriedade??!! e isso que se tratava de uma diplomata... e se essa diplomata não fosse uma mulher negra e sim digamos o neto branquinho de algum figurão da política brasileira tb teria demorado todo esse tempo pra sair o resultado do exame médico?

http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/12/morre-diplomata-brasileira-que-contraiu-malaria-na-africa.html