Meu caso foi um pouco diferente. Descobri um verda...

Meu caso foi um pouco diferente. Descobri um verdadeiro 'sabonete' atravessado no meu seio esquerdo, durante o banho. Na hora eu ri, atônita...Aí pensei: isso entrou aí sozinho, vai sair sozinho. Não fui a médico, não fiz exame, não fiquei com medo, não contei nem pro meu marido. Dediquei-me a um dos meus caminhos espirituais, li uns artigos desse caminho sobre câncer, inclusive um que já tinha lido e adorado tempos atrás e umas semanas depois, deitada na minha cama, após ter lido esse artigo, senti algo parar no meu corpo e o que eu estava pensando na hora exata. Daí em diante, o caroço-sabonete, duro, indolor começou a diminuir devagar até desaparecer por completo. Isso foi há uns 2-3 anos, não me lembro direito. Não sei dizer se a cura teve outras causas, acho que já estava na minha dieta pessoal...