a indústria da pílula anticoncepcional fez uma cam...

a indústria da pílula anticoncepcional fez uma campanha tão suja ontra o DIU há coisa de 30 anos que o DIU caiu no desconhecimento da mulher americana... agora está voltando ao uso e acho que até mudaram o nome nos EUA... tomei a pílula por sei lá uns 3 meses e foi o suficiente pra nunca mais querer saber da pílula mesmo que digam maravilhas dado o avanço científico... fico com o DIU, já indiquei até pra moças sexualmente ativas nos seus 20 anos, que nunca tiveram filhas... enqto usaram, funcionou... daí derm ouvido pro catolicismo e nem preciso lhes dizer das gravidezes indesejadas... enfim, naun deve ser por um caso ou dois ou três que devemos desconsiderar algo... há casos escabrosos sobre a cirurgia bariátrica e as várias pessoas que a ela se submeteram na minha família, estaun todas lá magras e feliz e fariam a cirurgia novamente... estou até pensando em gordar até 41 IMC e partir pruma bariátrica e fim de conversa contra a obesidade.