Não é estranho que o tal Didier, pesquisador franc...

Não é estranho que o tal Didier, pesquisador francês defensor dessa epóxicocaína, é contra o método científico?

Notem: primeiro fez o estudo em que descartou os pacientes que pioraram ou morreram, só contou os que melhoraram. Depois, fez um estudo com 80 pacientes (incluiu apenas aqueles com sintomas leves!!!) — sem grupo de controle!!!

Ele diz publicamente ser contra o método científico. Então o que está fazendo em um centro de pesquisa científica?

E a cloroniobina cada vez mais mata pacientes mundo afora, por não haver segurança na dosagem para bolsonavírus.