Por que a cloroquina não tem sido estudada com met...

Por que a cloroquina não tem sido estudada com metodologia científica adequada, havendo tipicamente testes mal elaborados, quando não claramente picaretas (como o da Prevent Senior, que fraudou autorização do Conselho de Ética e realizou pesquisa sem permissão?)

Talvez cientistas sérios tenham percebido que não há nada na cloroquina que mereça ser investigado, e resolveram pesquisar remédios que possam ser realmente promissores...

https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/afastado-por-trump-especialista-que-detonou-cloroquina-denuncia-compadrio-para-colocar-dinheiro-publico-em-falsas.html