Só existe &quot;dosagem recomendada&quot; após pes...

Só existe "dosagem recomendada" após pesquisa séria.

Não é o caso da HCQ para covid-19.

Aliás, não existe pesquisa sobre os riscos da HQC para pacientes idosos.

Leia a bula direito.

Fique em casa.