A epóxicocaína acabou! Agora, o ministro da lua f...

A epóxicocaína acabou!

Agora, o ministro da lua fala de 94% de sucesso in vitro com um vermífugo.

Vai acabar com o vírus e "o verme"???

P.S.: Cientistas estão céticos.